Title: Aufbauanleitung: Pulssensor und Voltmeter
Course: iMINT-Akademie Modul Pulsmesser > Section: Experiment 1) Sensor und Voltmeter

Sensor und Voltmeter

Experiment 1: Sensor und Voltmeter

Abbildung: Fertig aufgebaute Schaltung

So sieht der fertige Aufbau aus (mit einem Spannungsmesser für 0 bis 5 Volt).

Um den nächsten Schritt der Bauanleitung zu sehen, klicke auf den kleinen grauen Pfeil nach rechts.

Der einfachste Aufbau besteht aus einem Arduino, dem Pulssensor und einem analogen Spannungsmesser. Am Spannungsmesser kann beobachtet werden, wie der Zeiger im Takt des Pulses ausschlägt.

Das Bild "fertig aufgebaute Schaltung" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

benötigte Bauteile

Arbeitsauftrag: Nimm die folgenden Bauteile aus dem Materialkoffer und lege sie vor dich hin.

Bauteil | Abbildung | Anschluss
der Arduino UNO |  |
der Pulssensor
Anschlussbelegung des Pulssensors

Die Belegung der Anschlüsse:

[-]  → Masse

[+]   → 5 Volt

[s] → Sensor

Die Farben der Kabel können variieren!
das analoge Spannungsmessgerät /

das Voltmeter

(hier eines von 0 bis 5 Volt)
das USB-Kabel |  |
die zwei Kabel mit Krokodilklemmen |  |

Die Abbildungen "der Arduino UNO",  "der Pulssensor", "das Voltmeter",  "das USB-Kabel" und "die Krokodilklemmen" wurden von Peter Dederer erstellt. Das Bild "Anschlussbelegung des Pulssensors" wurde von Michael Abend erstellt. Alle Abbildungen wurden im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt und sind lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 1

Nachdem du alle Bauteile herausgesucht hast, beginne nun mit der Herstellung des Versuchsaufbaus.

Verbinde den Pulssensor mit dem Arduino: Minus an GND und Plus an 5V.

(rechte Abbildung: Anschlüsse des Pulssensors, Minus, Plus, Sensor [s] ).

Abbildung: Experiment 1, Schritt 1 | Abbildung: Anschlussbelegung des Sensors Abbildung: Bildausschnitt der Anschlüsse

Die Bilder "Experiment 1, Schritt 1", "Anschlussbelegung des Sensors" und "Bildausschnitt der Anschlüsse" wurden von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Sie sind lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 2

Verbinde ein Kabel (hier schwarz) mit dem Anschluss GND des Arduino-Boards. Diese Leitung führt später zum Minuspol des Spannungsmessgeräts.

Abbildung: Experiment 1, Schritt 2

Das Bild "Experiment 1, Schritt 2" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 3

Verbinde die Signalleitung des Pulssensors [s] mit dem Pluspol des Spannungsmessgeräts (siehe rechte Abbildung). Verwende ein Kabel mit Krokodilklemmen.

Verbinde außerdem den Minuspol des Spannungsmessgeräts mit dem Kabel, das du im vorherigen Schritt an den GND-Anschluss des Arduinos angeschlossen hast.

Abbildung: Experiment 1, Schritt 3 | Abbildung: Schaltskizze für Anschluss des Pulssensors an den Arduino

Die Bilder "Schaltskizze für Anschluss des Pulssensors an den Arduino" und "Experiment 1, Schritt 3" wurden von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Sie sind lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 4

Nun ist's fertig! Schließe das USB-Kabel an ein Laptop oder ein Netzteil an. Bearbeite den Arbeitsauftrag auf der nächsten Seite.

Abbildung: Experiment 1, Schritt 4

Das Bild "Experiment 1, Schritt 4" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Arbeitsauftrag

Aufgabe 1) Nimm den Sensor zwischen Daumen und Zeigefinger. Halte ihn fest, drücke aber nicht zu stark zu. Der Zeiger des Voltmeters sollte in Bewegung geraten. Beobachte die Bewegung und setze sie in Verbindung zu deinem Puls.

Aufgabe 2) Notiere den Zusammenhang zwischen deinem Puls und der Bewegung des Zeigers. Klappe die Fomulierungshilfe auf, falls du dabei HIlfe brauchst.

Fomulierungshilfe

- Nutze wenn/dann-Sätze.
- Beispiel: Wenn mein Herz ____, dann bewegt sich der Zeiger ___.

Aufgabe 3) Skizziere die Bewegung als Kurve. Versuche, die zeitliche Abfolge möglichst genau zu berücksichtigen.

Beispiel-Kurve einblenden

Abbildung: Beispiel-Skizze für eine Pulskurve

Das Bild Beispiel-Skizze für eine Pulskurve wurden von Peter Dederer im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.