Title: Aufbauanleitung: Pulssensor und Arduino
Course: iMINT-Akademie Modul Pulsmesser > Section: Experiment 2) Sensor am Arduino

Der hier gezeigte Versuchsaufbau besteht aus der einfachen Schaltung, die nur den Arduino und den Sensor enthält.

Experiment 2 (einfach)

Nutze die Seitennavigation (Pfeile auf der rechten Seite), um die einzelnen Schritte des Versuchsaufbaus anzuzeigen.

Schritt 1

Verbinde den Masse-Anschluss am Arduino (GND) mit dem Masse-Anschluss am Sensor (-).

Fritzing-Sketch: Experiment 2, Schritt 1

Das Bild "Experiment 2, Schritt 1" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 2

Verbinde den Pluspol am Arduino (5V) mit dem Pluspol am Sensor (+).

Fritzing-Sketch: Experiment 2, Schritt 2

Das Bild "Experiment 2, Schritt 2" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 3

Verbinde den analogen Eingang (A0) des Arduino mit dem Signalausgang des Sensors (letzter freier Anschluss).

Fritzing-Sketch: Experiment 2, Schritt 3

Das Bild "Experiment 2, Schritt 2" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 4

Verbinde den Arduino und deinen Computer mit einem USB-Kabel.

Dann sollte die LED 'on' auf dem Arduino und die LED des Pulssensors grün leuchten.

Abbildung: Experiment 2, Schritt 4

Das Bild "Experiment 2, Schritt 4" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 5

Starte auf deinem Computer die Arduino-Entwicklungsumgebung. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Beachte: Es ist noch kein Arduino-Programm geöffnet.

Bilschirmausschnitt: Experiment 2, Schritt 5

Das Bild "Experiment 2, Schritt 5" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 6

Stelle nun das passende Arduino-Modell ein. In unserem Fall ist das ein 'Arduino Uno'. Du findest die Einstellung im Menü 'Werkzeuge' an der Stelle 'Platine'.

Bildschirmausschnitt: Experiment 2, Schritt 6

Das Bild "Experiment 2, Schritt 6" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 7

Zusätzlich muss noch der "Port" richtig eingestellt werden. Das ist die Anschlussnummer der seriellen Datenverbindung über das USB-Kabel. Der Zahlenwert ist jeweils unterschiedlich, jedoch muss immer der größere Wert (hier: COM13) gewählt werden.

Bildschirmausschnitt: Einstellen des seriellen Ports

Das Bild "Einstellen des seriellen Ports" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 8

Öffne das einfache Messprogramm und markiere es vollständig mit der Maus. Durch das Drücken der Tasten 'Strg' + 'C' kopierst du den Programmtext in eine nicht sichtbare Zwischenablage.

Dann markierst du im Arduino-Programmfenster den bereits dort stehenden Text. Nun fügst du durch Drücken der Tasten 'Strg' + 'V' das Messprogramm in die Arduino-Programmumgebung ein.

Dies sollte nun so aussehen:

Bildschirmausschnitt: Einfaches Messprogramm | Im Bild links siehst du einen runden gelben Knopf mit einem Pfeil nach rechts. Durch einen Mausklick auf den Knopf wird das Programm in einen für den Arduino verarbeitbaren Code übersetzt und anschließend auf den Arduino geladen. Es wird nun sofort auf dem Arduino ausgeführt.

Das Bild "Einfaches Messprogramm" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 9

Nimm nun den Pulssensor zwischen deinen Zeigefinger und Daumen. Drücke nicht zu stark. Die orange LED neben Pin 13 auf dem Arduino sollte nun in regelmäßigen Abständen an und aus gehen.

Abbildung: Den Pulssensor richtig halten

Das Bild "Den Pulssensor richtig halten" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Arbeitsauftrag

- Lies dir das Programm genau durch. Nach zwei schrägen Strichen folgt jeweils ein sogenannter Kommentar, der nicht zum eigentlichen Programmcode gehört. Kommentare sind Hinweise darauf, was an der kommentierten Stelle im Programm geschieht.

- Ändere den Schwellenwert, der anfangs mit 500 eingestellt ist, im Programmcode. Erlaubt sind dafür Werte zwischen 0 und 1023. Wiederhole das Übersetzen und Hochladen des Programmes und anschließend auch das Experiment aus Schritt 9 mehrmals. Beobachte, was sich am Blinken der LED verändert.

- Notiere deine Beobachtungen in folgender Art: "Wenn ich den Wert auf ... ändere, dann ..." Schreibe die Sätze in dein Lerntagebuch.