Title: Aufbauanleitung: Sensor, Arduino und Potentiometer
Course: iMINT-Akademie Modul Pulsmesser > Section: Experiment 2) Sensor am Arduino

Der hier gezeigte Versuchsaufbau besteht aus der komplizierteren Schaltung, die einen Arduino, einen Sensor und einen veränderbaren Widerstand (Potentiometer) enthält. Mit dem Potentiometer kannst du den Schwellenwert leichter verändern.

Experiment 2 (mit Poti)

Nutze die Seitennavigation (Pfeile rechte Seiten), um die einzelnen Schritte des Versuchsaufbaus anzuzeigen.

Schritt 1

Stecke das Potentiometer mit seinen Anschlussbeinen in das Steckbrett.

Fritzing-Sketch: Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 1

Das Bild "Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 1" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 2

Verbinde den Pluspol des Arduino (5V) mit der oberen Buchsenleiste für die Spannungsversorgung am Steckbrett.

Verbinde den Minuspol des Arduino (GND) mit der unteren Buchsenleiste der Spannungsversorgung.

Fritzing-Sketch: Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 2

Das Bild "Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 2" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 3

Verbinde den Pluspol des Sensors (+) mit der oberen Buchsenleiste der Spannungsversorgung.

Verbinde den Minuspol des Sensors (-) mit der unteren Buchsenleiste der Spannungsversorgung.

Fritzing-Sketch: Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 3

Das Bild "Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 3" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 4

Verbinde den linken Anschluss des Potentiometers mit der oberen Buchsenleiste der Spannungsversorgung (+).

Verbinde den rechten Anschluss des Potentiometers mit der unteren Buchsenleiste der Spannungsversorgung (-).

Fritzing-Sketch: Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 4

Das Bild "Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 4" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 5

Verbinde den Signalausgang des Sensors (S) mit dem analogen Eingang des Arduino (A0).

Fritzing-Sketch: Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 5

Das Bild "Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 5" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Schritt 6

Verbinde den analogen Eingang (A1) des Arduinos mit dem mittleren Anschluss des Potentiometers. Hier wird die veränderbare Spannung abgegriffen, die später den Schwellenwert steuert.

Fritzing-Sketch: Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 6

Das Bild "Experiment 2 (mit Potentiometer), Schritt 6" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

Arbeitsauftrag

Verfahre nun genau so wie im vorigen Experiment, bei dem noch kein Potentiometer verwendet wurde.

Lade das Messprogramm für Sensor und Poti in die Arduino-Entwicklungsumgebung und übertrage es auf den Arduino.

Wiederhole den Versuch mit dem Sensor zwischen Zeigefinger und Daumen und drehe langsam solange an dem Potentiometer, bis die orange LED stabil im Rhythmus deines Herzschlags blinkt.

Zur Kontrolle kannst du mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger der anderen Hand an deiner Halsschlagader den Puls fühlen.

Abbildung: Puls am Hals messen

Das Bild "Puls am Hals messen" wurde von Michael Abend im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.