Title: einfaches Messprogramm
Course: iMINT-Akademie Modul Pulsmesser > Section: Experiment 2) Sensor am Arduino

Dieses Programm lässt die eingebaute LED aufleuchten, wenn das Sensor-Signal einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

// Puls-Sensor-Signal an A0
void setup() {
  // Pins einstellen
  pinMode(A0,INPUT);  // A0 ist Eingang für das
                      // Sensor-Signal
  pinMode(13,OUTPUT); // Die eingebaute LED des
                      // Arduino ist an Pin 13
                      // angeschlossen.
}

void loop() {
  int value=analogRead(A0); // Sensor-Messwert lesen
  if (value>500) // Ändere hier den Schwellenwert!
    digitalWrite(13,HIGH);  // LED einschalten
  else
    digitalWrite(13,LOW);   // LED ausschalten
}