Title: Android-App für Pulsanzeige erstellen
Course: iMINT-Akademie Modul Pulsmesser > Section: Experiment 4) Der Puls auf dem Smartphone

In diesem Experiment lernst du, eine App zur Anzeige des Pulses mit MIT Appinventor zu erstellen. Du benötigst die Zugangsdaten für dein Google-Konto.

MIT AppInventor

1. Melde dich mit deinem Google-Konto in MIT AppInventor an.
2. Lade die Projekt-Datei herunter und importiere sie in AppInventor.
3. Erzeuge die App, indem du dir einen QR-Code erstellen lässt (Build / Provide QR Code).
4. Scanne den QR-Code mit deinem Smartphone oder gib die darunterstehende URL im Browser ein.
5. Lade die App herunter und installiere sie.
6. Verbinde den Versuchsaufbau mit dem USB-Anschluss.
7. Koppele dein Smartphone mit dem Bluetooth-Modul.
8. Starte die Puls-App und verbinde dich mit deinem Bluetooth-Modul.
9. Nimm den Pulssensor zwischen Daumen und Zeigefinger und beobachte dein Smartphone-Display.

App-Oberfläche

Hier siehst du den Aufbau der App-Oberfläche.

Bildschirmausschnitt: Benutzeroberfläche der Puls-App

Das Bild "Benutzeroberfläche der Puls-App" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.

AppInventor-Programm

Hier siehst du das Programm zur Datenverarbeitung in der App.

Bildschirmausschnitt: AppInventor-Programm zur Datenverarbeitung in der Puls-App

Das Bild "AppInventor-Programm zur Datenverarbeitung in der Puls-App" wurde von Lars Pelz im Auftrag der iMINT-Akademie erstellt. Es ist lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.