Title: Aufbauanleitung
Course: iMINT Akademie Unterrichtsmodul intelligente Solarzelle (iSolar) > Section: Experiment 3: Die Spannung der Solarzelle mit dem Arduino messen

Schließe die Solarzelle an den Arduino an.

Aufbauanleitung Solarzelle und Arduino

Um die gemessene Spannung der Solarzelle in deinem Arduino-Programm verarbeiten zu können, musst du die Solarzelle mit dem Arduino verbinden.

Verbinde den Pluspol der Solarzelle (rotes Kabel) mit dem Pin A0 des Arduinos. Verbinde den Minuspol der Solarzelle (schwarzes Kabel) mit dem Minuspol des Arduinos (Pin GND).

Die Bilder "Solarzelle - Spannung messen" und "Arduino Nano - Spannung messen" wurden von Axel Mosch im Auftrag der iMINT Akademie erstellt. Sie sind lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.