Title: Einordnung in den Rahmenlehrplan
Course: iMINT Akademie Unterrichtsmodul intelligente Solarzelle (iSolar) > Section: Informationen für Lehrer

für die Jahrgangsstufen 1 - 10 der Berliner und Brandenburger Schulen.

Veröffentlicht und herausgegeben von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft sowie dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg am
18.11. 2015. Dieser Rahmenlehrplan wird ab dem Schuljahr 2017/2018 unterrichtswirksam.

Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 - 10 der Berliner und Brandenburger Schulen, Teile C

- Physik, Jahrgangsstufen 7-10
URL: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Physik_2015_11_16_web.pdf (zuletzt geprüft: 14.12.2016)

Themenfeld 3.11: Energieumwandlungen in Natur und Technik (Thema: Energie aus der Sonne)

- Wahlpflichtfach Naturwissenschaften, Jahrgangsstufen 7-10
URL: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Nawi_7-10_2015_11_16_web.pdf (zuletzt geprüft: 14.12.2016)

Themenfeld 3.5: Energie gehört zum Leben – Energieversorgung der Menschheit
- die Sonne – die natürliche Energiequelle der Erde (Woher kommt die Sonnenenergie?)
- solare Strahlung (Fotovoltaik, Sonnenkollektoren, Parabolspiegel, Bestimmung der Solarkonstanten)

Beispiele für Unterrichtseinheiten:
1) Strom von der Sonne – sauber und umsonst?
2) Elektrische Energie und Leistung; Solarzelle als Energiewandler; Zusammenhang zwischen Beleuchtungsstärke, Spannung und Stromstärke; Planung einer Schaltung von Solarzellen für einen Verbraucher; Bau einer Solarzelle

- Wahlpflichtfach Informatik, Jahrgangsstufen 7-10
URL: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Informatik_2015_11_10_WEB.pdf (zuletzt geprüft: 14.12.2016)

Wahlthemenfeld 3.9: Physical Computing