Title: Aufbauanleitung
Course: iMINT Akademie Unterrichtsmodul intelligente Solarzelle (iSolar) > Section: Experiment 4: Den größten Spannungswert finden

Verbinde die Solarzelle und einen Servo mit dem Arduino.

Aufbauanleitung

In diesem Schritt werden die Solarzelle und einer der Servos mit dem Arduino verbunden. Das neue Programm wird die Position der Solarzelle finden, bei der die Spannung am größten ist und die Solarzelle fast optimal zur Sonne ausrichten.

Verbinde die Solarzelle wie im Experiment 3 mit dem Arduino. Der Minuspol der Solarzelle wird mit dem Pin GND und der Pluspol der Solarzelle mit dem Pin A0 verbunden.

Schließe nun den Servo an den Arduino an, der die Solarzelle um die horizontale Achse dreht. Dies ist der obere der beiden Servos.

Verbinde hierzu den Pluspol des Servos (rotes Kabel) mit dem Pin 5V des Arduinos und den Minuspol des Servos (braunes Kabel) mit dem Pin GND des Arduinos. Schließe dann die Signalleitung des Servos (gelbes Kabel) an den Pin D2 des Arduinos an.

Die Bilder "Arduino Nano - Spannung messen", "Solarzelle - Spannung messen 2" und "Arduino Nano - Spannung messen 2" wurden von Axel Mosch im Auftrag der iMINT Akademie erstellt. Sie sind lizenziert unter Creative Commons BY-SA-3.0-de.